\begin{matlab}
function eckpunkte = EckPunkte(MittelPunkt)
%ECKPUNKTE Berechnet die Eckpunkte einer Zelle
 % Für einen gegebenen Zellmittelpunkt werden die Eckpunkte der Zelle als
 % Vektor zurückgegeben. Reihenfolge vom linken Eckpunkt im Uhrzeigersinn.

global DX;

eckpunkte = [ MittelPunkt-1, ...
 MittelPunkt+DX-1+mod(idivide(MittelPunkt,uint32(DX)),2), ...
 MittelPunkt+DX+mod(idivide(MittelPunkt,uint32(DX)),2), ...
 MittelPunkt+1, ...
 MittelPunkt-DX+mod(idivide(MittelPunkt,uint32(DX)),2), ...
 MittelPunkt-DX-1+mod(idivide(MittelPunkt,uint32(DX)),2) ];

end
\end{matlab}
